Title: 1.6.- Salir de LibreOffice Writer
Course: Curso de Writer

Información para cerrar la aplicación LibreOffice Writer

Tenemos cinco opciones para salir de OpenOffice Writer:

- Hacer clic en el botó X ubicado en la derecha en la barra de título
- Usar la combinación de teclas Control+Q
- Haciendo clic en la barra de menú en Archivo → Terminar
- Haciendo doble clic en el Botón de Control de la ventana (en la parte izquierda de la barra de título)
- Presionando la combinación de teclas Alt+F4

Al igual que en el caso de cerrar un documento, Writer nos preguntará si deseamos guardar el/los archivo/s que se hayan modificado.